55

55

50

50 55

55 Tiempo (s)

Acel. Max. 1.2 Int JMA: 1

Acel. Max. 1.2 Int JMA: 1

Acel. Max. 0.8 Int JMA: 1

Acel. Max. 0.8 Int JMA: 1

Acel. Max. 0.0 Int JMA: 0

Orosi

Bomberos Quepos

San Ignacio Acosta

S.L. Gonzaga,Cartago

La Sabana