00

00

00

00

50 Tiempo (s)

Acel. Max. 2.6 Int JMA: 3

Acel. Max. 2.6 Int JMA: 3

Acel. Max. 2.3 Int JMA: 2

Acel. Max. 2.0 Int JMA: 2

Acel. Max. 0.0 Int JMA: 0

Puerto Cortes

Lic F Alajuela, Osa

Esc. La Uvita, Osa

Bomberos Quepos

Teatro Nacional